
\thispagestyle{empty}
\begin{center}
    \vspace*{5cm}
    \noindent
    \begin{spacing}{2.0}
        \textbf{\Huge Bootstrapping Physical Security with Inertial Hardware Security Modules}
    \end{spacing}

    \ifdefined\thesispreviewmode
    {\Large \textbf{Draft build}, git revision \texttt{\input{version}}}
    \fi

    \vspace*{5cm}
    \begin{spacing}{1.3}
        \noindent
        Dissertation von Jan Sebastian Götte

        \noindent
        zur Erlangung des Grades Doktor-Ingenieur (Dr.-Ing.)

        \noindent
        am Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik

        \noindent
        der Technischen Universität Darmstadt

        \noindent
        Erstgutachter: Prof. Dr. Björn Scheuermann

        \noindent
        Zweitgutachter: Prof. Dr. Shahin Tajik

    \end{spacing}

    \vfill
    \noindent
    Darmstadt 2026
\end{center}

\clearpage
\thispagestyle{empty}

\vspace*{\fill}
\setlength{\fboxsep}{2.0mm}
\fbox{\parbox{\linewidth}{
    \noindent
    \textbf{Bibliographische Angaben:}

    \noindent
    GÖTTE, Jan Sebastian:
    \textbf{Bootstrapping Physical Security with Inertial Hardware Security Modules}

    \noindent
    Darmstadt, Technische Universität Darmstadt, 2025

    \noindent
    URN: https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:tuda-tuda-150469

    \noindent
    DOI: https://doi.org/10.26083/tuda-7720

    \noindent
    Document revision: \input{version}

    \noindent
    Tag der mündlichen Prüfung: TBD

    \noindent
    Veröffentlicht unter CC-BY-SA 4.0 International

    \noindent
    \url{https://creativecommons.org/licenses/}
}}
\clearpage
