
\begin{otherlanguage}{ngerman}
\chapter*{Kurzzusammenfassung}
\adjustmtc
\addcontentsline{toc}{chapter}{Kurzzusammenfassung}

    \marginpar{This section is a translated copy of the English abstract below.}  
    Im Laufe der letzten Jahrzehnte habe Fortschritte in der Kryptographie sowie Techniken wie formale Verifikation den
    Stand der Softwaresicherheit stetig verbessert. Gleichzeitig hat das Gebiet der Hardwaresicherheit mit diesen
    Entwicklungen nicht Schritt halten können. Trotz Fortschritten in Teilgebieten wie der Resilienz gegenüber
    Seitenkanalangriffen und Physical Unclonable Functions (PUFs) ist der Stand der Technik in der Hardwaresicherheit
    nach wie vor auf die Verwendung mikroelektronischer Strukturen fokussiert. Solche erreichen einen Grad der Security
    by Obscurity, liefern jedoch keine fundierteren Sicherheitsgarantien. Systemweite Manipulationsschutzmaßnahmen
    werden nur vereinzelt in Geräten wie z.B.\ Hardware-Sicherheitsmodulen (HSMs) und Kartenzahlungsterminals
    eingesetzt. Insbesondere HSMs werden aufgrund ihrer hohen Kosten und geringen Rechenleistung nur in
    Nischenanwendungen wie z.B.\ der Zertifikatsausstellung im Transport Layer Security (TLS)-System sowie der
    Zahlungsdatenverarbeitung eingesetzt.

    In dieser Dissertation wird das Inertiale Hardware-Sicherheitsmodul (IHSM), eine neue Architektur für
    Hardware-Sicherheitsmodule vorgestellt. IHSMs stellen einen hoch sicheren, aktiven Manipulationsschutz bereit.
    Gleichzeitig können mithilfe der IHSM-Technologie kryptographische Rechnersysteme von wesentlich größeren
    Abmessungen, Gewicht und elektrischer Leistungsaufnahme geschützt werden, als es in konventionellen HSMs möglich
    ist. IHSMs ersetzen die kostenintensiven und in der Herstellung aufwendigen Meshes
    (Manipulationserkennungsmembranen) konventioneller HSMs durch eine Konstruktion, in der Meshes aus einfachen
    Platinen aufgebaut werden. Diese Meshes rotieren schnell um das geschützte Rechnersystem, was eine unerkannte
    Manipulation verhindert. IHSMs erreichen so mithilfe wensentlich einfacherer und kostengünstiger
    Konstruktionstechniken ein Sicherheitsniveau, das dem konventioneller Manipulationsschutzmembranen gleicht, die in
    spezialisierten Herstellungsprozessen gefertigt werden. In der Dissertation werden die Ergebnisse einer
    Übersichtsstudie vorgestellt, die etwa 30 echte Implementierungen socher Meshes untersucht. In der Studie werden
    Kriterien für die Entwicklung sicherer Meshes abgeleitet, anhand derer das IHSM-Konzept kontextualisiert wird. Um
    die Notwendigkeit sicherer Hardware zu erörtern, wird in dieser Dissertation darüber hinaus eine Analyse einiger
    problematischer Aspekte des Hardwaresicherheitskonzeptes der Deutschen elektronischen Patientenakte vorgestellt.

    Um den Weg für zukünftige, praktische Implementierungen der IHSM-Technologie zu bereiten, werden weiterhin Lösungen
    für wichtige Schlüsselprobleme der Konstruktion von IHSMs vorgestellt. Diese Lösungen umfassen ein neues Konzept für
    rotationssymmetrische Planarspulen für die drahtlose Energieübertragung an rotierende Empfänger, sowie ein
    hochpräzises und dennoch kostengünstiges Überwachungssystem für Meshes. Dieses Überwachungssystem beruht auf dem
    Prinzip der Zeitbereichsreflektometrie und erkennt selbst fortgeschrittene Angriffstechniken zuverlässig. In
    praktischen Versuchen zeigte sich, dass das System ausreichend empfindlich ist, um mehrere identische Kopien
    desselben Meshes voneinander zu unterscheiden, was auf PUF-ähnliche Eigenschaften hindeutet.

    In der Dissertation werden zwei konkrete Anwendungsszenarien erläutert, die erst durch das größere Volumen und die
    höhere Leistungsaufnahme möglich werden, die die IHSM-Technologie ermöglicht. Im ersten Anwendungsszenario wird eine
    IHSM-geschützte Zwischenstation vorgeschlagen, um die durch physikalische Grundgesetze sonst stark eingeschränkte
    erreichbare Entfernung eines Quantenschlüsselaustausch (QKD)-Systems zu vergrößern. Im Rahmen dieses
    Anwendungsszenarios wird ein sekundäres Mesh vorgestellt, dass die Achsdurchführung des primären IHSM-Meshes
    zusätzlich schützt. Weiterhin wird in der Fallstudie der Entwurf eines mechanischen Trägers für diese zusätzlich
    geschützte Achsdurchführung vorgestellt, der das QKD-System im inneren des IHSM mit der Außenwelt über
    verlustarme Glasfaserleitungen verbindet.

    In der zweiten Fallstudie wird ein Konzept vorgestellt, das mithilfe IHSM-geschützter, leistungsstarker
    Serverhardware kolokierte Secure Multiparty Computation (MPC)-Berechnungen ermöglicht. Hierzu wird IHSM-Technologie
    an die Anforderungen leistungsstaker Serverhardware in Größe, Leistungsaufnahme, und ableitbarer Verlustleistung
    angepasst. Wird MPC praktisch eingesetzt, werden Knoten über mehrere Rechenzentren verteilt um einen Single Point of
    Failure zu vermeiden. Diese Verteilung führt jedoch zu geringer Netzwerkbandbreite und hohen Latenzen zwischen den
    MPC-Knoten, was die erreichbare MPC-Rechenleistung stark einschränkt. Durch den Einsatz von IHSMs können physisch
    gesicherte MPC-Knoten innerhalb desselben Rechenzentrums betrieben werden, was durch die damit erreichbare höheren
    Bandbreiten und geringeren Latenzen einen Leistungsbereich der MPC-Berechnungen erschließt.
\end{otherlanguage}
